-- 更新标注中心菜单为外链
-- 请将 'https://your-url.com' 替换为实际的目标URL
UPDATE `sys_menu` 
SET 
    `is_frame` = 0,  -- 0表示是外链
    `path` = 'https://your-url.com',  -- 替换为实际的目标URL
    `component` = NULL  -- 外链不需要组件路径
WHERE `menu_id` = 2016065318328127489;



