create table sys_notice
(
    notice_id      bigint                       not null comment '公告ID'
        primary key,
    tenant_id      varchar(20) default '000000' null comment '租户编号',
    notice_title   varchar(50)                  not null comment '公告标题',
    notice_type    char                         not null comment '公告类型（1通知 2公告）',
    notice_content longblob                     null comment '公告内容',
    status         char        default '0'      null comment '公告状态（0正常 1关闭）',
    create_dept    bigint                       null comment '创建部门',
    create_by      bigint                       null comment '创建者',
    create_time    datetime                     null comment '创建时间',
    update_by      bigint                       null comment '更新者',
    update_time    datetime                     null comment '更新时间',
    remark         varchar(255)                 null comment '备注'
)
    comment '通知公告表';

INSERT INTO ruoyi.sys_notice (notice_id, tenant_id, notice_title, notice_type, notice_content, status, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES (1, '000000', '温馨提醒：2018-07-01 新版本发布啦', '2', 0xE696B0E78988E69CACE58685E5AEB9, '0', 103, 1, '2025-08-23 21:51:26', null, null, '管理员');
INSERT INTO ruoyi.sys_notice (notice_id, tenant_id, notice_title, notice_type, notice_content, status, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES (2, '000000', '维护通知：2018-07-01 系统凌晨维护', '1', 0xE7BBB4E68AA4E58685E5AEB9, '0', 103, 1, '2025-08-23 21:51:26', null, null, '管理员');
